Sit-Stand Mount Dual Gas Spring
DW1SSGSD

Monitorständer mit zwei gasgefederten Armen und Sitzen-/Stehen-Funktion • Support pour deux moniteurs avec ressorts à gaz pour poste de travail assis/debout
Soporte con dos muelles para trabajar sentado o de pie • Supporto seduti/in piedi con doppia molla a gas

Easily attach monitors with removable VESA mounting plate
Einfache Monitorbefestigung mit VESA-Montageplatte  / Fixez aisément vos moniteurs avec la plaque de montage VESA amovible / Fija monitores fácilmente con la placa de montaje VESA extraíble / Fissa monitor in modo semplice grazie alla piastra di fissaggio VESA rimovibile
Swivel, tilt and rotate the screens to optimize viewing angle
Für einen optimalen Blickwinkel lassen sich die Bildschirme schwenken, neigen und drehen /Orientez, inclinez et faites pivoter les écrans afin d’optimiser l’angle de vue  / Gira, inclina e ruota gli schermi per ottimizzare l’angolo di visualizzazione
Gas spring arm adjusts quickly and easily for the option of sitting or standing
Die gasgefederten Arme ermöglichen den schnellen Wechsel zwischen einer sitzenden und stehenden Arbeitsposition / Les bras à ressorts à gaz s’ajustent en toute simplicité à la posture assise ou debout  / El brazo con muelle de gas se ajusta de forma rápida y fácil para trabajar de pie o sentado.  / Il braccio con molla a gas può essere regolato in modo semplice e veloce, per adattarlo se preferisci sederti o stare in piedi

5

DW1SSGSD-1N | DW1SSGSD-1E

UPC

V1-20160228